Copyright: Copyright (c) YAMAHA Corporation All rights reserved.


Effets de synthétiseur

Ce champ possède un mécanisme qui fournit au synthétiseur MIDI tout un choix d'effets sonores superbes comme les réverbérations, les choeurs et les variations notamment, qui enrichissent considérablement les variations du son. Vous pouvez sélectionner n'importe quel effet sonore en cliquant sur les cases correspondantes. Le synthétiseur MIDI est basé sur une méthode de génération du son Wavetable et il supporte intégralement trois modes d'interface compatibles à la commande avec les spécifications XG proposées par YAMAHA.

* GM est une marque déposée de Association of Musical Electronics Industry (AMEI).

* XG est une marque déposée de YAMAHA Corporation.

Réverbération

Ajoute un effet de réverbération (résonance) étonnant au son, exactement comme s'il allait vous renvoyer un écho avec l'ambiance d'une salle de concert.

Choeur

Ajoute l'effet d'ampleur et d'étalement d'un choeur au son musical.

Variation

C'est l'un des effets sonores disponibles dans les spécifications standard YAMAHA XG, qui permet d'obtenir certains effets sonores avec capacité de distorsion, surmodulation, etc., y compris les fonctions Réverbération et Choeur.


Sortie numérique

Ce champ possède un mécanisme qui permet de régler les sorties numériques. Les sorties numériques sont considérées comme n'étant pas affectées par le réglage du volume configuré par la sortie de volume principale standard de Windows. En conséquence, le réglage du volume de toutes les sorties numériques devra être effectué à l'aide d'un amplificateur externe par exemple.

Désactivé

Cochez cette case pour invalider complètement les sorties numériques. Les sorties sonores de lecture ne sont délivrées qu'aux broches de signal analogique.

Activé (sources numériques seulement)

Cochez cette case pour activer la sortie du son compatible avec les formats Wavetable, MIDI. Les entrées externes comme microphone, ligne, etc. ne sont jamais délivrées en sortie aux broches de signal numérique. Toutes les sorties du son de lecture sont délivrées aux broches de signal analogique.

Activé(toutes les sources)/La sortie analogique est coupée

Cochez cette case pour invalider complètement les sorties analogiques. Toutes les sorties du son de lecture sont délivrées aux broches de signal numérique. Toutefois, les entrées sonores appliquées de l'extérieur pourront être complètement coupées pendant l'enregistrement.