Copyright: Copyright (c) YAMAHA Corporation All rights reserved.


Synthesizer-Effekte

Dieses Feld besitzt einen Mechanismus, um den MIDI Synthesizer mit einer Reihe von großartigen Klangeffekten auszustatten, wie z.B. Nachhall, Choreffekt,Variationen und andere Effekte für eine umfangreiche Anreicherung akustischer Klangvariationen. Von den Wahlmöglichkeiten kann jeder gewünschte Klangeffekt einfach durch anklicken des jeweiligen Wahlfeldes eingestellt werden. Der MIDI Synthesizer basiert auf dem Wavetable Tonerzeugungsverfahren und gewährleistet ein vollständige Unterstützung von drei befehlskompatiblen Schnittstellenbetriebsarten der von YAMAHA befür- worteten XG Spezifikationen.

* GM ist ein eingetragenes Warenzeichen der Association of Musical Electronics Industry (AMEI).

* XG ist ein eingetragenes Warenzeichen der Yamaha Corporation.

Nachhall

Dies fügt dem akustischen Klang einen eindrucksvollen Nachhalleffekt (Widerhall) hinzu sowie den Echowiderhall einer Konzerthalle.

Chor

Dies fügt dem Klang einen anschwellenden Choreffekt sowie Verbreiterungseffekt hinzu.

Variation

Dies ist einer der Klangeffekte für die YAMAHA XG Standardspezifikationen, der bestimmte Klangeffekte mit Eigenschaften, wie z.B. Verzerrung, Übersteuerung, usw., erzielt, einschließlich Nachhall- und Choreffekte.


Digitalausgang

Bei diesem Feld werden die Digitalausgänge eingestellt. Die Digitalausgänge haben keinen Einfluß auf die Lautstärkeeinstellung, die mittels des Standardhauptlautstärkenausgangs von Windows erstellt wurde. Deshalb muß die Lautstärkeregelung für alle Digitalausgänge mittels einem externen Verstärker oder anderem Gerät erfolgen.

AUS (OFF)

Durch Anklicken dieses Wahlfelds werden Digitalausgänge ungültig.Akustikklangausgänge für Wiedergabe sind nur bei Analogsignalstiften verfügbar.

EIN (ON) (Nur Digitalquellen)

Durch Anklicken dieses Wahlfelds werden bei Digitalsignalstiften kompatible Akustikklangausgänge für Wavetabel, MIDI. Externe Eingänge, wie z.B. Mikrofonleitungen, usw., sind nicht als Ausgänge bei den Digitalsignalstiften verfügbar. Alle Akustikklangausgänge für Wiedergabe sind bei Analogsignalstiften verfügbar.

EIN (ON)(Alle Quellen)/Analogausgang ist gedämpft

Durch Anklicken dieses Wahlfelds werden alle Analogausgänge ungültig.Alle Akustikklangausgänge für Wiedergabe sind bei den Digitalsignalstiften verfügbar. Jedoch könnten extern zugeführte Akustikklangeingänge während Aufnahme.