Copyright: Copyright (c) YAMAHA Corporation All rights reserved.


Effetti sintetizzatore

Questo campo ha un meccanismo per fornire al sintetizzatore MIDI una varietà di magnifici effetti sonori come riverbero, coro, variazione e altri al fine di potenziare riccamente le variazioni di suono acustico. Si può selezionare qualsiasi effetto sonoro desiderato tra le opzioni cliccando i relativi riquadri di contrassegno. Il sintetizzatore MIDI è basato sul metodo di generazione dei suoni a tabella d'onde e supporta completamente tra modi interfaccia a compatibilità comandi con le specifiche XG suggerite da YAMAHA.

* GM è un marchio registrato di Association of Musical Electronic Industry (AMEI).

* XG è un marchio registrato di Yamaha Corporation.

Riverbero

Questo aggiunge uno speciale effetto di riverbero (risonanza) al suono acustico, come se producesse echi in un'atmosfera da sala concerti.

Coro

Questo aggiunge un effetto di ingrandimento e dispersione corale al suono musicale.

Variazione

Questo è uno degli effetti sonori disponibili in conformità con le specifiche dello standard YAMAHA XG e ottiene certi effetti sonori con capacità come distorsione, iperpilotaggio, ecc, incluse le funzioni di riverbero e di coro.


Uscita digitale

Questo campo fornisce un meccanismo per impostare uscite digitali. Le uscite digitali sono considerate senza alcun impatto dell'impostazione del comando di volume configurato dall'uscita volume principale standard di Windows. Il controllo del volume delle intere uscite digitali va quindi eseguito tramite l'uso di un amplificatore esterno e altro.

OFF

Contrassegnando questo riquadro si rendono completamente non valide le uscite digitali. Le uscite di suono acustico di riproduzione sono fornite solo ai terminali di segnale analogico.

ON (solo fonti digitali)

Contrassegnando questo riquadro si forniscono uscite di suono tabella d'onde, MIDI, ai terminali di segnale digitale. Gli ingressi esterni incluso microfono, linea, ecc. non sono mai forniti come uscite ai terminali di segnale digitale. Tutte le uscite di suono acustico di riproduzione sono fornite ai terminali di segnale analogico.

ON (tutte le risorse)/Uscita analogica silenziata

Contrassegnando questo riquadro si rendono completamente non valide le uscite analogiche. Tutte le uscite di suono acustico di riproduzione sono fornite ai terminali di segnale digitale. Tuttavia gli ingressi di suono acustico applicati esternamente possono essere silenziati completamente durante il periodo di registrazione.