Copyright: Copyright (c) YAMAHA Corporation All rights reserved.


Efectos de sintetizador

Este campo posee un mecanismo para proporcionar sintetizador MIDI con gran variedad de excelentes efectos acústicos , tales como reverberación, coro, variación, y demás, a fin de aumentar las variaciones del sonido.  Usted podrá seleccionar los efectos acústicos deseados entre las opciones ofrecidas haciendo clic, receptivamente, El sintetizador MIDI está basado en el método de generación de sonido Wavetable, y soporta completamente modos de interfaz compatibles cn tres comandos con las especificaciones de XG propuestas por YAMAHA.

* GM is a registered trademark of Association of Musical Electronics Industry(AMEI).

* XG es marca registrada de Yamaha Corporation.

Reverberación

Esto añade un efecto impresionante de reverberación (resonante) al sonido acústico como si obtuviese sonido de eco en el ambiente de una sala de conciertos.

Coro

Esto añade un efecto de coro aumentado y esparcido al sonido musical.

Variación

Éste es uno de los efectos acústicos disponibles de acuerdo con las especificaciones de la norma XG de YAMAHA, y ofrece ciertos efectos de sonido con posibilidades de distorsión, sobreexcitación, etc., incluyendo características de reverberación y coro.


Salida digital

Este campo proporciona un mecanismo para configurar las salidas digitales.  Las salidas digitales se consideran como si no tuviesen el impacto de ajuste de control de volumen configurado por la salida de volumen principal de las normas de Windows.  Por lo tanto, el control de volumen de todas las salidas digitales tendrá que realizarse utilizando un amplificador externo, etc.

Desactivación

Al marcar esta casilla, se invalidarán todas las salidas digitales. Las salidas de sonido acústico de reproducción solamente se obtendrán en los terminales de señal analógica.

Activación (Fuentes digitales activadas)

Al marcar esta casilla obtendrá salidas de sonido acústico compatible con wavetable, MIDI,  los terminales de señal digital.  Las entradas externas, incluyendo micrófono, línea, etc., no funcionarán nunca como salidas en los terminales de señal digital.  Todas las salida de sonido acústico de reproducción se realizarán a través de los terminales de señal analógica.

Activación (todas las fuentes)/Salida analógica silenciada

Al marcar esta casilla, se invalidarán todas las salidas analógicas.  Todas las salida de sonido acústico de reproducción se realizarán a través de los terminales de señal digital.  Sin embargo, las entradas de sonido acústico aplicadas externamente pueden silenciare completamente durante el período de grabación.